-- AlterTable
ALTER TABLE "BedarfsausweisWohnen" ALTER COLUMN "pruefpunkt_anteil_warmwasser" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_fenster" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_geometrie" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_heizungsalter" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_heizungsanlage" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_plz" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_strom_abweichung" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_strom_null" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_verbrauch_abweichung" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_verbrauch_hoch" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_verbrauch_niedrig" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_verbrauch_null" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_wohnflaeche" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_wohnflaeche_einheiten" DROP NOT NULL;

-- AlterTable
ALTER TABLE "VerbrauchsausweisGewerbe" ALTER COLUMN "pruefpunkt_anteil_warmwasser" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_fenster" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_geometrie" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_heizungsalter" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_heizungsanlage" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_plz" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_strom_abweichung" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_strom_null" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_verbrauch_abweichung" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_verbrauch_hoch" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_verbrauch_niedrig" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_verbrauch_null" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_wohnflaeche" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_wohnflaeche_einheiten" DROP NOT NULL;

-- AlterTable
ALTER TABLE "VerbrauchsausweisWohnen" ALTER COLUMN "pruefpunkt_anteil_warmwasser" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_fenster" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_geometrie" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_heizungsalter" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_heizungsanlage" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_plz" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_strom_abweichung" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_strom_null" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_verbrauch_abweichung" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_verbrauch_hoch" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_verbrauch_niedrig" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_verbrauch_null" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_wohnflaeche" DROP NOT NULL,
ALTER COLUMN "pruefpunkt_wohnflaeche_einheiten" DROP NOT NULL;
