-- CreateEnum
CREATE TYPE "Auslegungstemperatur" AS ENUM ('VorlaufRuecklauf9070', 'VorlaufRuecklauf7055', 'VorlaufRuecklauf5545', 'VorlaufRuecklauf3528');

-- CreateEnum
CREATE TYPE "LuftDichtheit" AS ENUM ('KategorieImitGeplanterDichtheitsprüfung', 'KategorieIIneuesGebäude', 'KategorieIIIGebäudebestand', 'KategorieVImitoffensichtlichenUndichtheiten', 'gemessenerLuftwechseln50');

-- CreateEnum
CREATE TYPE "LueftungsArt" AS ENUM ('FensterundInfiltration', 'keineFensternurInfiltration', 'keineFensterkeineInfiltration');

-- CreateEnum
CREATE TYPE "LueftungsAnlage" AS ENUM ('Abluftanlage', 'ZuUndAbluftanlage', 'OhnemechLüftung', 'LuftHeizungsanlage', 'Zuluftsystem');

-- CreateEnum
CREATE TYPE "Wärmeerzeuger" AS ENUM ('standard_kessel', 'brennwert_kessel', 'niedertemperatur_kessel', 'biomasse_kessel', 'fernwärme', 'waermepumpe', 'blockheizkraftwerk');

-- AlterTable
ALTER TABLE "BedarfsausweisWohnen" ADD COLUMN     "waerme_erzeugung_heizung_18599" "Wärmeerzeuger" NOT NULL DEFAULT 'brennwert_kessel';
