/*
  Warnings:

  - The values [standard_kessel,brennwert_kessel,niedertemperatur_kessel,biomasse_kessel,fernwaerme,waermepumpe,blockheizkraftwerk] on the enum `Waermeerzeuger` will be removed. If these variants are still used in the database, this will fail.

*/
-- AlterEnum
BEGIN;
CREATE TYPE "Waermeerzeuger_new" AS ENUM ('Standardkessel', 'Brennwertkessel', 'Niedertemperaturkessel', 'Biomassekessel', 'Fernwaerme', 'Waermepumpe', 'Blockheizkraftwerk');
ALTER TABLE "BedarfsausweisWohnen" ALTER COLUMN "waerme_erzeugung_heizung_18599" DROP DEFAULT;
ALTER TABLE "BedarfsausweisWohnen" ALTER COLUMN "waerme_erzeugung_heizung_18599" TYPE "Waermeerzeuger_new" USING ("waerme_erzeugung_heizung_18599"::text::"Waermeerzeuger_new");
ALTER TYPE "Waermeerzeuger" RENAME TO "Waermeerzeuger_old";
ALTER TYPE "Waermeerzeuger_new" RENAME TO "Waermeerzeuger";
DROP TYPE "Waermeerzeuger_old";
ALTER TABLE "BedarfsausweisWohnen" ALTER COLUMN "waerme_erzeugung_heizung_18599" SET DEFAULT 'Niedertemperaturkessel';
COMMIT;

-- AlterTable
ALTER TABLE "BedarfsausweisWohnen" ALTER COLUMN "waerme_erzeugung_heizung_18599" SET DEFAULT 'Niedertemperaturkessel';
